SaltRx HT - Scoring Sheet

A1. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.8 M Sodium Acetate pH 7.0 A2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.8 M Sodium Acetate pH 7.0 A3. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.5 M Ammonium Chloride A4. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.5 M Ammonium Chloride A5. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M Ammonium Chloride A6. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 3.5 M Ammonium Chloride A7. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 3.5 M Ammonium Chloride A8. 0.1 M Tris pH 8.5, 3.5 M Ammonium Chloride A9. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 2.2 M Sodium Chloride A10. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.2 M Sodium Chloride A11. 0.1 M Tris pH 8.5, 2.2 M Sodium Chloride A12. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 3.2 M Sodium Chloride B1. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 3.2 M Sodium Chloride B2. 0.1 M Tris pH 8.5, 3.2 M Sodium Chloride B3. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.0 M di-Ammonium hydrogen Citrate B4. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.8 M di-Ammonium hydrogen Citrate B5. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.0 M tri-Ammonium Citrate pH 7.0 B6. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.0 M tri-Ammonium Citrate pH 7.0 B7. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.7 M tri-Sodium Citrate dihydrate B8. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.7 M tri-Sodium Citrate dihydrate B9. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.2 M tri-Sodium Citrate dihydrate B10. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.2 M tri-Sodium Citrate dihydrate B11. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 0.4 M Magnesium Formate B12. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.4 M Magnesium Formate C1. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.4 M Magnesium Formate C2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.7 M Magnesium Formate C3. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 2.0 M Sodium Formate C4. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.0 M Sodium Formate C5. 0.1 M Tris pH 8.5, 2.0 M Sodium Formate C6. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 3.5 M Sodium Formate C7. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 3.5 M Sodium Formate C8. 0.1 M Tris pH 8.5, 3.5 M Sodium Formate C9. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.2 M DL-Malic Acid pH 7.0 C10. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.2 M DL-Malic Acid pH 7.0 C11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.4 M Sodium Malonate pH 7.0 C12. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.4 M Sodium Malonate pH 7.0 D1. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 2.5 M Ammonium Nitrate D2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.5 M Ammonium Nitrate D3. 0.1 M Tris pH 8.5, 2.5 M Ammonium Nitrate D4. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 6.0 M Ammonium Nitrate D5. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 6.0 M Ammonium Nitrate D6. 0.1 M Tris pH 8.5, 6.0 M Ammonium Nitrate D7. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.5 M Sodium Nitrate D8. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.5 M Sodium Nitrate D9. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M Sodium Nitrate D10. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 4.0 M Sodium Nitrate D11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 4.0 M Sodium Nitrate D12. 0.1 M Tris pH 8.5, 4.0 M Sodium Nitrate

27632 El Lazo Road, Suite 100 Laguna Niguel, CA 92677-3913 U.S.A. Tel: (949) 425-1321 • Fax: (949) 425-1611 e-mail: tech@hrmail.com Internet: http://www.hamptonresearch.com

Date: Date: Date: Date: Date:

1 Clear Drop 2 Phase Separation 3 Regular Granular Precipitate 4 Birefringent Precipitate or Microcrystals

5 Posettes or Spherulites 6 Needles (1D Growth) 7 Plates (2D Growth) 8 Single Crystals (3D Growth < 0.2mm) 9 Single Crystals (3D Growth > 0.2mm)

Sample: Sample Buffer: Reservior Volume: Drop Volume: Total μl Sample μl Reservior μl Additive μl

Sample Concentration: Date: Temperature:

© 2000-2002 Hampton Resear ch Corp. all rights reserved Printed in the United States of America. This guide or parts thereof may not be reproduced in any form without the written permission of the publishers.

SaltRx HT - Scoring Sheet

E1. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.0 M Ammonium dihydrogen Phosphate E2. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.8 M Ammonium dihydrogen Phosphate E3. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M di-Ammonium hydrogen Phosphate E4. 0.1 M Tris pH 8.5, 2.4 M di-Ammonium hydrogen Phosphate E5. 1.0 M Sodium/Potassium Phosphate pH 5.0 E6. 1.0 M Sodium/Potassium Phosphate pH 6.9 E7. 1.0 M Sodium/Potassium Phosphate pH 8.2 E8. 1.8 M Sodium/Potassium Phosphate pH 5.0 E9. 1.8 M Sodium/Potassium Phosphate pH 6.9 E10. 1.8 M Sodium/Potassium Phosphate pH 8.2 E11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.5 M Sodium Succinate pH 7.0 E12. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.0 M Sodium Succinate pH 7.0 F1. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.5 M Ammonium Sulfate F2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.5 M Ammonium Sulfate F3. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M Ammonium Sulfate F4. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 2.5 M Ammonium Sulfate F5. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 2.5 M Ammonium Sulfate F6. 0.1 M Tris pH 8.5, 2.5 M Ammonium Sulfate F7. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 0.8 M Lithium Sulfate monohydrate F8. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.8 M Lithium Sulfate monohydrate F9. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.8 M Lithium Sulfate monohydrate F10. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.5 M Lithium Sulfate monohydrate F11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.5 M Lithium Sulfate monohydrate F12. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M Lithium Sulfate monohydrate G1. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.0 M Magnesium Sulfate hydrate G2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.0 M Magnesium Sulfate hydrate G3. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.0 M Magnesium Sulfate hydrate G4. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.8 M Magnesium Sulfate hydrate G5. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.8 M Magnesium Sulfate hydrate G6. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.8 M Magnesium Sulfate hydrate G7. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 0.7 M di-Ammonium Tartrate G8. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.7 M di-Ammonium Tartrate G9. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.7 M di-Ammonium Tartrate G10. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 1.1 M di-Ammonium Tartrate G11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.3 M di-Ammonium Tartrate G12. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.4 M di-Ammonium Tartrate H1. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.6 M Potassium Sodium Tartrate tetrahydrate H2. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 1.2 M Potassium Sodium Tartrate tetrahydrate H3. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.6 M Potassium Sodium Tartrate tetrahydrate H4. 0.1 M Tris pH 8.5, 1.2 M Potassium Sodium Tartrate tetrahydrate H5. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 0.5 M Potassium Thiocyanate H6. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 0.5 M Potassium Thiocyanate H7. 0.1 M Tris pH 8.5, 0.5 M Potassium Thiocyanate H8. 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6, 4.0 M Ammonium Acetate H9. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 4.0 M Ammonium Acetate H10. 0.1 M Tris pH 8.5, 4.0 M Ammonium Acetate H11. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 35% v/v Tacsimate H12. 0.1 M Bis-Tris Propane pH 7.0, 60% v/v Tacsimate

27632 El Lazo Road, Suite 100 Laguna Niguel, CA 92677-3913 U.S.A. Tel: (949) 425-1321 • Fax: (949) 425-1611 e-mail: tech@hrmail.com Internet: http://www.hamptonresearch.com

Date: Date: Date: Date: Date:

1 Clear Drop 2 Phase Separation 3 Regular Granular Precipitate 4 Birefringent Precipitate or Microcrystals

5 Posettes or Spherulites 6 Needles (1D Growth) 7 Plates (2D Growth) 8 Single Crystals (3D Growth < 0.2mm) 9 Single Crystals (3D Growth > 0.2mm)

Sample: Sample Buffer: Reservior Volume: Drop Volume: Total μl Sample μl Reservior μl Additive μl

Sample Concentration: Date: Temperature:

© 2000-2002 Hampton Resear ch Corp. all rights reserved Printed in the United States of America. This guide or parts thereof may not be reproduced in any form without the written permission of the publishers.