W W W . Q I A G E N . C O M

Scoring Sheet — The JCSG+ Suite

Date: Protein: Protein vol. l Operator: Buffer: Solution vol. l Plate ID: Additives: Additive vol. l

Date of observation

Location Crystallization condition A1 1,A1 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M Na acetate pH 4.5, 50% PEG 400 A2 1,A2 0.1 M tri-Na citrate pH 5.5, 20% PEG 3000 A3 1,A3 0.2 M di-Ammonium citrate pH 5.0, 20% PEG 3350 A4 1,A4 0.02 M Calcium chloride, 0.1 M Na acetate pH 4.6, 30% MPD A5 1,A5 0.2 M Magnesium formate pH 5.9, 20% PEG 3350 A6 1,A6 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M Phosphate-citrate pH 4.2, 20% PEG 1000 A7 1,B1 0.1 M CHES pH 9.5, 20% PEG 8000 A8 1,B2 0.2 M Ammonium formate pH 6.6, 20% PEG 3350 A9 1,B3 0.2 M Ammonium chloride pH 6.3, 20% PEG 3350 A10 1,B4 0.2 M Potassium formate pH 7.3, 20% PEG 3350 A11 1,B5 0.2 M Ammonium phosphate, 0.1 M Tris pH 8.5, 50% MPD A12 1,B6 0.2 M Potassium nitrate pH 6.9, 20% PEG 3350 B1 1,C1 0.8 M AmSO_4, 0.1 M citric acid pH 4 B2 1,C2 0.2 M Na thiocyanate pH 6.9, 20% PEG 3350 B3 1,C3 0.1 M BICINE pH 9, 20% PEG 6000 B4 1,C4 0.1 M HEPES pH 7.5, 10% PEG 8000, 8% Ethylene glycol B5 1,C5 0.1 M Na cacodylate pH 6.5, 40% MPD, 5% PEG 8000 B6 1,C6 0.1 M Phosphate-citrate pH 4.2, 40% Ethanol, 5% PEG 1000 B7 1,D1 0.1 M Na acetate pH 4.6, 8% PEG 4000 B8 1,D2 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M Tris pH 7, 10% PEG 8000 B9 1,D3 0.1 M citric acid pH 5, 20% PEG 6000 B10 1,D4 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M Na cacodylate pH 6.5, 50% PEG 200 B11 1,D5 1.6 M tri-Na citrate B12 1,D6 0.2 M tri-Potassium citrate pH 8.3, 20% PEG 3350 C1 2,A1 0.2 M Na chloride, 0.1 M Phosphate-citrate pH 4.2, 20% PEG 8000 C2 2,A2 1 M Lithium chloride, 0.1 M citric acid pH 4, 20% PEG 6000 C3 2,A3 0.2 M Ammonium nitrate pH 6.3, 20% PEG 3350 C4 2,A4 0.1 M HEPES pH 7, 10% PEG 6000 C5 2,A5 0.1 M HEPES pH 7.5, 0.8 M Na ph osphate, 0.8 M Potassium phosphate C6 2,A6 0.1 M Phosphate-citrate pH 4.2, 40% PEG 300 C7 2,B1 0.2 M Zinc acetate, 0.1 M Na acetate pH 4.5, 10% PEG 3000 C8 2,B2 0.1 M Tris pH 8.5, 20% Ethanol C9 2,B3 0.1 M Na/K phosphate pH 6.2, 25% 1,2 propandiol, 10% Glycerol C10 2,B4 0.1 M BICINE pH 9, 10% PEG 20000, 2 %v/v Dioxane C11 2,B5 2 M AmSO_4, 0.1 M Na acetate pH 4.6 C12 2,B6 10% PEG 1000, 10% PEG 8000 D1 2,C1 24% w/v PEG 1500, 20% w/v glycerol D2 2,C2 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M HEPES pH 7.5, 30% PEG 400 D3 2,C3 0.2 M Na chloride, 0.1 M Na/K phosphate pH 6.2, 50% PEG 200 D4 2,C4 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M Na acetate pH 4.5, 30% PEG 8000 D5 2,C5 0.1 M HEPES pH 7.5, 70% MPD D6 2,C6 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M Tris pH 8.5, 20% PEG 8000 D7 2,D1 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M Tris pH 8.5, 40% PEG 400 D8 2,D2 0.1 M Tris pH 8, 40% MPD D9 2,D3 0.17 M AmSO_4, 25.5% PEG 4000, 15% Glycerol D10 2,D4 0.2 M Calcium acetate,0.1 M Na cacodylate pH 6.5, 40% PEG 300 D11 2,D5 0.14 M CaCl_2, 0.07 M Na acetate pH 4.6, 14% Isopropanol, 30% Glycerol D12 2,D6 0.04 M Potassium phosphate, 16% PEG 8000, 20% Glycerol

W W W . Q I A G E N . C O M

Date of observation

Location Crystallization condition E1 3,A1 1 M tri-Na citrate, 0.1 M Na cacodylate pH 6.5 E2 3,A2 0.2 M Na chloride, 0.1 M Na cacodylate pH 6.5, 2 M AmSO 4 E3 3,A3 0.2 M Na chloride, 0.1 M HEPES pH 7.5, 10% Isopropanol E4 3,A4 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M Tris pH 8.5, 1.26 M AmSO 4 E5 3,A5 0.1 M CAPS pH 10.5, 40% MPD E6 3,A6 0.2 M Zinc acetate, 0.1 M Im idazole pH 8, 20% PEG 3000 E7 3,B1 0.2 M Zinc acetate, 0.1 M Na cacodyla te pH 6.5, 10% Isopropanol E8 3,B2 1 M di-Ammonium phosphate, 0.1 M Na acetate pH 4.5 E9 3,B3 1,6 M Magnesium sulfate, 0.1 M MES pH 6.5 E10 3,B4 0.1 M BICINE pH 9, 10% PEG 6000 E11 3,B5 0.16 M Ca acetate, 0.08 M Na cacodylate pH 6.5, 14.4% PEG 8000, 20% Glycerol E12 3,B6 0.1 M Imidazole pH 8, 10% PEG 8000 F1 3,C1 0.05 M Cesium chloride, 0.1 M MES pH 6.5, 30%Jeffamine M-600 F2 3,C2 3.15 M AmSO 4, 0.1 M citric acid pH 5 F3 3,C3 0.1 M Tris pH 8, 20% MPD F4 3,C4 0.1 M HEPES pH 6.5, 20% Jeffamine M-600 F5 3,C5 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M Tris pH 8.5, 50% Ethylene glycol F6 3,C6 0.1 M BICINE pH 9, 10% MPD F7 3,D1 0.8 M Succinic acid pH 7.0 F8 3,D2 2.1 M DL-Malic acid pH 7.0 F9 3,D3 2.4 M Na malonate pH 7.0 F10 3,D4 1.1 M Na malonate pH 7.0, 0.1 M HEPESpH 7, 0.5 % Jeffamine ED-2001 pH 7.0 F11 3,D5 1 M Succinic acid pH 7.0, 0.1 M HEPES pH 7, 1% PEG MME 2000 F12 3,D6 0.1 M HEPES pH 7, 30% Jeffamine M-600 pH 7.0 G1 4,A1 0.1 M HEPES pH 7, 30% Jeffamine ED-2001 pH 7.0 G2 4,A2 0.02 M MgCl2, 0.1 M HEPES pH 7.5, 22% Polyacrylic acid 5100 Na salt G3 4,A3 0.1 M Cobalt chloride, 0.1 M Tris pH 8. 5, 20% Polyvinylpyrrolidone K15 G4 4,A4 0.2 M Trimethylamine N-oxide, 0.1 M Tris pH 8.5, 20% PEG MME 2000 G5 4,A5 5 mM CoCl2, 5 mM CdCl2, 5 mM MgCl2, 5 mM NiCl2, 0.1 M HEPES pH 7.5, 12% PEG 3350 G6 4,A6 0.2 M Na malonate pH 7.0, 20% PEG 3350 G7 4,B1 0.1 M Succinic acid pH 7.0, 15% PEG 3350 G8 4,B2 0.15 M DL-Malic acid pH 7.0, 20% PEG 3350 G9 4,B3 0.1 M Potassium thiocyanate, 30% PEG MME 2000 G10 4,B4 0.15 M Potassium bromide, 30% PEG MME 2000 G11 4,B5 2 M AmSO 4, 0.1 M bis-Tris pH 5.5 G12 4,B6 3 M Na chloride, 0.1 M bis-Tris pH 5.5 H1 4,C1 0.3 M Magnesium formate, 0.1 M bis-Tris pH 5.5 H2 4,C2 1 M AmSO 4, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 1% PEG 3350 H3 4,C3 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 25% PEG 3350 H4 4,C4 0.2 M Calcium chloride, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 45% MPD H5 4,C5 0.2 M Ammonium acetate, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 45% MPD H6 4,C6 0.1 M Ammonium acetate, 0.1 M bis- Tris pH 5.5, 17 % PEG 10,000 H7 4,D1 0.2 M AmSO 4, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 25 % PEG 3350 H8 4,D2 0.2 M Na chloride, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 25 % PEG 3350 H9 4,D3 0.2 M Lithium sulfate, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 25 % PEG 3350 H10 4,D4 0.2 M Ammonium acetate, 0.1 M bis-Tris pH 5.5, 25 % PEG 3350 H11 4,D5 0.2 M Magnesium chloride, 0.1 M bis- Tris pH 5.5, 25 % PEG 3350 H12 4,D6 0.2 M Ammonium acetate, 0.1 M HEPES pH 7.5, 45% MPD

Order EasyXtal and NeXtal products online at www.qiagen.com/crystallization

Trademarks: QIAGEN^® (QIAGEN Group) 01/2006 © 2006 QIAGEN, all rights reserved

Australia 03-9840-9800 Austria 0800/28-10-10 Belgium 0800-79612 Canada 800-572-9613 China 021-51345678 Denmark 80-885945 Finland 0800-914416

France 01-60-920-920 Germany 02103-29-12000 Ireland 1800 555 049 Italy 02-33430411 Japan 03-5547-0811 Luxembourg 8002-2076

The Netherlands 0800-0229592 Norway 800-18859 Sweden 020-790282 Switzerland 055-254-22-11 UK 01293-422-911 USA 800-426-8157