Crystal Screen HT (HR2-130) - Scoring Sheet

Sample: 1 Clear Drop 6 Needles 1D Buffer: 2 Phase Separation 7 Plates 2D Reservoir Volume: 3 Regular Granular Precipitate 8 Xtal <0.2 mm Drop: 4 Birefringent Precipitate 9 Xtal >0.2 mm Temperature: 5 Spherulites Drop: Temperature: Date Date Date

A1. 30% MPD, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.02 M Calcium Chloride A2. 0.4 M K, Na Tartrate A3. 0.4 M Ammonium Phosphate A4. 2.0 M Ammonium Sulfate, 0.1 M Tris HCl pH 8.5 A5. 30% MPD, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 0.2 M Sodium Citrate A6. 30% PEG 4000, 0.1 M Tris HCl pH 8.5, 0.2 M Magnesium Chloride A7. 1.4 M Sodium Acetate, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5 A8. 30% iso-Propanol, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Sodium Citrate A9. 30% PEG 4000, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.2 M Ammonium Acetate A10. 30% PEG 4000, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.2 M Ammonium Acetate A11. 1.0 M Ammonium Phosphate, 0.1 M Na Citrate pH 5.6 A12. 30% iso-Propanol, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 0.2 M Magnesium Chloride B1. 30% PEG 400, 0.1 M Tris HCl pH 8.5, 0.2 M Sodium Citrate B2. 28% PEG 400, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 0.2 M Calcium Chloride B3. 30% PEG 8000, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Ammonium Sulfate B4. 1.5 M Lithium Sulfate, 0.1 M Na Hepes pH 7.5 B5. 30% PEG 4000, 0.1 M Tris HCl pH 8.5, 0.2 M Lithium Sulfate B6. 20% PEG 8000, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Magnesium Acetate B7. 30% iso-Propanol, 0.1 M Tris HCl pH 8.5, 0.2 M Ammonium Acetate B8. 25% PEG 4000, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.2 M Ammonium Sulfate B9. 30% MPD, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Magnesium Acetate B10. 30% PEG 4000, 0.1 M Tris HCl pH 8.5, 0.2 M Sodium Acetate B11. 30% PEG 400, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 0.2 M Magnesium Chloride B12. 20% iso-Propanol, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.2 M Calcium Chloride C1. 1.0 M Sodium Acetate, 0.1 M Imidazole pH 6.5 C2. 30% MPD, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.2 M Ammonium Acetate C3. 20% iso-Propanol, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 0.2 M Sodium Citrate C4. 30% PEG 8000, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Sodium Acetate C5. 0.8 M K, Na Tartrate, 0.1 M Na Hepes pH 7.5 C6. 30% PEG 8000, 0.2 M Ammonium Sulfate C7. 30% PEG 4000, 0.2 M Ammonium Sulfate C8. 2.0 M Ammonium Sulfate C9. 4.0 M Sodium Formate C10. 2.0 M Sodium Formate, 0.1 M Na Acetate pH 4.6 C11. 1.6 M Na, K Phosphate, 0.1 M Na Hepes pH 7.5 C12. 8% PEG 8000, 0.1 M Tris HCl pH 8.5 D1. 8% PEG 4000, 0.1 M Na Acetate pH 4.6 D2. 1.4 M Sodium Citrate, 0.1 M Na Hepes pH 7.5 D3. 2% PEG 400, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 2.0 M Ammonium Sulfate D4. 20% iso-Propanol, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 20% PEG 4000 D5. 10% iso-Propanol, 0.1 M Na Hepes pH 7.5, 20% PEG 4000 D6. 20% PEG 8000, 0.05 M Potassium Phosphate D7. 30% PEG 1500 D8. 0.2 M Magnesium Formate D9. 18% PEG 8000, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Zinc Acetate D10. 18% PEG 8000, 0.1 M Na Cacodylate pH 6.5, 0.2 M Calcium Acetate D11. 2.0 M Ammonium Sulfate, 0.1 M Sodium Acetate pH 4.6 D12. 2.0 M Ammonium Phosphate, 0.1 M Tris HCl pH 8.5 E1. 10% PEG 6000, 2.0 M Sodium Chloride E2. 0.5 M Sodium Chloride, 0.01 M CTAB, 0.01 M Magnesium Chloride E3. 25% Ethylene Glycol E4. 35% Dioxane E5. 5% iso-Propanol, 2.0 M Ammonium Sulfate E6. 1.0 M Imidazole pH 7.0

E7. 10% PEG 1000, 10% PEG 8000 E8. 10% Ethanol, 1.5 M Sodium Chloride E9. 2.0 M Sodium Chloride, 0.1 M Na Acetate pH 4.6 E10. 30% MPD, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.2 M Sodium Chloride E11. 1.0 M 1,6 Hexanediol, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.01 M Cobalt Chloride E12. 30% PEG 400, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.1 M Cadmium Chloride F1. 30% PEG MME 2000, 0.1 M Na Acetate pH 4.6, 0.2 M Ammonium Sulfate F2. 2.0 M Ammonium Sulfate, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.2 M K/Na Tartrate F3. 1.0 M Lithium Sulfate, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.5 M Ammonium Sulfate F4. 2% Polyethyleneimine, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.5 M Sodium Chloride F5. 35% tert-Butanol, 0.1 M Na Citrate pH 5.6 F6. 10% Jeffamine M-600, 0.1 M Na Citrate pH 5.6, 0.01 M Ferric Chloride F7. 2.5 M 1,6 Hexanediol, 0.1 M Na Citrate pH 5.6 F8. 1.6 M Magnesium Sulfate, 0.1 M MES pH 6.5 F9. 2.0 M Sodium Chloride, 0.1 M MES pH 6.5, 0.2 M Na/K Phosphate F10. 12% PEG 20,000, 0.1 M MES pH 6.5 F11. 10% Dioxane, 0.1 M MES pH 6.5, 1.6 M Ammonium Sulfate F12. 30% Jeffamine M-600, 0.1 M MES pH 6.5, 0.05 M Cesium Chloride G1. 1.8 M Ammonium Sulfate, 0.1 M MES pH 6.5, 0.01 M Cobalt Chloride G2. 30% PEG MME 5000, 0.1 M MES pH 6.5, 0.2 M Ammonium Sulfate G3. 25% PEG MME 550, 0.1 M MES pH 6.5, 0.01 M Zinc Sulfate G4. 1.6 M Sodium Citrate pH 6.5 G5. 30% MPD, 0.1 M Hepes pH 7.5, 0.5 M Ammonium Sulfate G6. 10% PEG 6000, 0.1 M Hepes pH 7.5, 5% MPD G7. 20% Jeffamine M-600, 0.1 M Hepes pH 7.5 G8. 1.6 M Ammonium Sulfate, 0.1 M Hepes pH 7.5, 0.1 M Sodium Chloride G9. 2.0 M Ammonium Formate, 0.1 M Hepes pH 7.5 G10. 1.0 M Sodium Acetate, 0.1 M Hepes pH 7.5, 0.05 M Cadmium Sulfate G11. 70% MPD, 0.1 M Hepes pH 7.5 G12. 4.3 M Sodium Chloride, 0.1 M Hepes pH 7.5 H1. 10% PEG 8000, 0.1 M Hepes pH 7.5, 8% Ethylene Glycol H2. 20% PEG 10,000, 0.1 M Hepes pH 7.5 H3. 3.4 M 1,6 Hexanediol, 0.1 M Tris pH 8.5, 0.2 M Magnesium Chloride H4. 25% tert-Butanol, 0.1 M Tris pH 8.5 H5. 1.0 M Lithium Sulfate, 0.1 M Tris pH 8.5, 0.01 M Nickel (II) Chloride H6. 12% Glycerol, 0.1 M Tris pH 8.5, 1.5 M Ammonium Sulfate H7. 50% MPD, 0.1 M Tris pH 8.5, 0.2 M Ammonium Phosphate H8. 20% Ethanol, 0.1 M Tris pH 8.5 H9. 20% PEG MME 2000, 0.1 M Tris pH 8.5, 0.01 M Nickel (II) Chloride H10. 20% PEG MME 550, 0.1 M Bicine pH 9.0, 0.1 M Sodium Chloride H11. 2.0 M Magnesium Chloride, 0.1 M Bicine pH 9.0 H12. 10% PEG 20,000, 0.1 M Bicine pH 9.0, 2% Dioxane